en	Migration Assistant (Version: %s)
it	Assistente per la migrazione (Version: %s)

en	Update
it	Aggiornamento

en	Isotope needs to know which JavaScript template is responsible to render the lightbox for a gallery. Please select the appropriate template for each gallery (usually <i>moo_mediabox</i> or <i>j_colorbox</i>) depending on if you use MooTools or jQuery on your website. You can always change this later in the gallery settings.
it	Isotope ha bisogno di sapere quale modello JavaScript è responsabile per rendere la lightbox di una galleria. Si prega di selezionare il template appropriato per ogni galleria (di solito <i>moo_mediabox</i> o <i>j_colorbox</i>) a seconda che si utilizzi MooTools o jQuery sul proprio sito web. È sempre possibile modificarlo in seguito nelle impostazioni della galleria.