en	Migration Assistant (Version: %s)
cs	Migrační asistent (Verze: %s)

en	Update
cs	Aktualizovat

en	Isotope needs to know which JavaScript template is responsible to render the lightbox for a gallery. Please select the appropriate template for each gallery (usually <i>moo_mediabox</i> or <i>j_colorbox</i>) depending on if you use MooTools or jQuery on your website. You can always change this later in the gallery settings.
cs	Isotope potřebuje vědět, která šablona JavaScriptu je zodpovědná za vykreslení lightboxu pro galerii. Vyberte prosím vhodnou šablonu pro každou galerii (obvykle <i>moo_mediabox</i> nebo <i>j_colorbox</i>) v závislosti na tom, zda na svém webu používáte MooTools nebo jQuery. Toto můžete kdykoli později změnit v nastavení galerie.