en	Migration Assistant (Version: %s)
bs-ba	Asistent za migraciju (verzija: %s)

en	Update
bs-ba	Ažurirati

en	Isotope needs to know which JavaScript template is responsible to render the lightbox for a gallery. Please select the appropriate template for each gallery (usually <i>moo_mediabox</i> or <i>j_colorbox</i>) depending on if you use MooTools or jQuery on your website. You can always change this later in the gallery settings.
bs-ba	Isotope treba znati koji je JavaScript predložak odgovoran za prikazivanje okvira za pregled galerije. Odaberite odgovarajući predložak za svaku galeriju (obično je to <i>moo_mediabox</i> ili <i>j_colorbox</i>), ovisno o tome koristite li MooTools ili jQuery na svojoj web stranici. To uvijek možete promijeniti kasnije u postavkama galerije.