und	
und	Die Datei „%s” wurde umbenannt zu %s”

und	
und	Die Überprüfung von Dateinamen auf Sonderzeichen wurde aktiviert, es wurden aber noch keine gültigen Zeichen konfiguriert. <a href="%s?do=settings#sub_checkFilenames">Jetzt konfigurieren</a>