en	Google author url
de	Google Author URL

en	You can set the google author url here.
de	Hier kann die Google Author URL hinterlegt werden.

en	Google

en	Archive ID %s was synced
de	Archiv ID %s wurde synchronisiert

en	Sync for Archive ID %s failed. Reason: %s
de	Synchronisation für Archiv ID %s fehlgeschlagen. Grund: %s