en	Advanced CSS-Settings
de	Erweiterte CSS-Einstellungen

en	Advanced Classes Set
de	Erweitertes Klassen-Set

en	Here you can select the available sets.
de	Hier können Sie ein verfügbares Set auswählen.

en	Activate Default Column Width
de	Standardwert für Spaltenbreite

en	Activate Default Column Width
de	Hier kann der Standardwert für die Spaltenbreite aktiviert werden. (Standard = 12)

en	Disable Module CSS
de	Deaktiviere moduleigenes CSS

en	Here you can disable the module's own CSS. Can be used to provide your own CSS.
de	Hier kann das moduleigene CSS deaktiviert werden. Kann genutzt werden um eigenes CSS bereitzustellen.