en	Extension repository URL
da	Udvidelsesbank SOAP URL

en	Here you can enter the URL of the extension repository WSDL file.
da	Angiv venligst URL'en til udvidelsesbankens WSDL fil (standard: <em>http://typolight.org/services/repository.wsdl</em>).

en	Fallback languages
da	Udvidelsesbank reservesprog

en	Here you can enter a comma separated list of ISO language codes to be used if an extension description is not available in the current back end language.
da	Kommasepareret liste med ISO sprogkoder til brug som reserve når en udvidelse ikke er tilgængelig i det aktuelle backend sprog. Sorter listen fra højeste til laveste priotet.

en	Extensions per page
da	Udvidelseskatalog sidestørrelse

en	Here you can define the number of extensions per page.
da	Vis antal udvidelser pr. side (standard = 10).

en	Show incompatible extensions
da	Vis ikke-kompatible udvidelser

en	Show incompatible extensions in the extension catalog. Note that installing incompatible extensions can break your Contao installation!
da	Viser ikke-kompatible udvidelser i udvidelseskataloget. Bemærk: Du kan skade din Contao installation ved at installere ikke-kompatible udvidelser!

en	Extension repository
da	Udvidelsesbank