en	An error occurred
pl	Wystąpił błąd

en	What's the matter?
pl	Co się stało?

en	How can I fix the issue?
pl	Jak mogę naprawić ten problem?

en	Tell me more, please
pl	Dowiedz się więcej

en	To customize this notice, create a custom template file named <em>%s</em>.
pl	Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
pl	Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

en	Open the <code>system/logs/error.log</code> file and find the associated error message (usually the last one). You can also add the following line to the local configuration file and reload this page:
pl	Otwórz plik <code>system/logs/error.log</code> i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

en	However, please be aware that <strong>anyone</strong> will be able to see error messages on your website then!
pl	Zauważ, że <strong>każdy</strong> będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the <code>system/logs/error.log</code> file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
pl	Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku <code>system/logs/error.log</code> (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQ</a> lub odwiedź <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">stronę wsparciaContao</a>.

en	Invalid request token
pl	Nieprawidłowy request token

en	The request token could not be verified.
pl	Request token nie został zweryfikowany.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click this link</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
pl	<a href="javascript:window.location.href=window.location.href">Kliknij tutaj</a> i spróbuj ponownie. Nie używaj przycisku wstecz w swojej przeglądarce.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
pl	Ten problem pojawia się, gdy występuje zapytanie POST bez prawidłowego tokena autoryzyjącego. W Contao 2.10, sprawdzanie referer został zastąpione przez system request token. Jeśli ten problem się utrzymuje, być może używasz niekompatyblinych rozszerzeń trzecich lub nieprawidłowo aktualizowałeś Contao.

en	For more information, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
pl	Po więcej informacji, przeszukaj <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQ</a> lub odwiedź <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">stronę wsparcia Contao</a>.

en	Incomplete installation
pl	Niedokończona instalacja

en	The installation has not been completed, therefore Contao cannot work properly.
pl	Instalacja się nie zakończyła, więc Contao nie będzie działać prawidłowo.

en	Point your browser to the following URL:
pl	Odwiedź wskazany adres URL:

en	path-to-installation
pl	ścieżka-do-instalacji

en	This will open the Contao install tool, which will guide you through the installation process.
pl	To otworzy narzędzie instalacyjne Contao, które poprowadzi Cię przez proces instalacji.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao manual</a>.
pl	Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">instrukcji instalacji Contao</a>.

en	Page not found
pl	Nie znaleziono strony

en	The page you have requested does not exist under this domain.
pl	Żądana strona nie istnieje w tej domenie.

en	Try to <a href="%s">go to the top level</a> and use the search function (if any) to find the page you were looking for. You may also <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
pl	Spróbuj <a href="%s">przejść na najwyższy poziom</a> i użyć funkcji wyszukiwania (jeśli dostępna), aby znaleźć stronę, której szukasz. Możesz również <a href="%s">skontaktować się z webmasterem</a> i powiadomić go o problemie.

en	Forward page not found
pl	Przekieruj brakującą stronę

en	The application has been configured to forward the request to another page, however, the target page does not exist or has not been published.
pl	Aplikacja została skonfigurowana, aby przekierowywać żądanie do innej strony, jednak docelowa strona nie istnieje lub nie jest opublikowana.

en	This is something that needs to be fixed by the administrator of the website. If you are a visitor, there is nothing you can do except to <a href="%s">contact the webmaster</a> to let him know that there is something wrong.
pl	To jest coś, co musi być naprawione przez administratora serwisu. Jeśli jesteś odwiedzającym, nie możesz zrobić nic oprócz <a href="%s">skontaktowania się z administratorem</a> i powiadomienia go o problemie.

en	No root page found
pl	Punkt startowy nie znaleziony

en	There is no website root page which matches the requested language and/or domain name.
pl	Nie znaleziono punktu startowego, który odpowiada żądanemu językowi i/lub nazwie domeny.

en	If you have explicitly set a language, try to <a href="%s">go to the top level</a> and see whether you are being redirected. Otherwise <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
pl	Jeśli wyraźnie ustawiłeś język, spróbuj <a href="%s">przejść na najwyższy poziom</a> i zobaczyć, czy zostaniesz przekierowany. W przeciwnym wypadku <a href="%s">skontaktuj się z administratorem</a> i powiadom go o problemie.

en	No layout specified
pl	Brak określonego układu strony

en	The page you have requested has not yet been associated with a page layout.
pl	Strona, którą chcesz wyświetlić nie ma przypisanego układu strony.

en	Make sure that you have assigned a page layout to each website root page in the site structure.
pl	Sprawdź czy masz przypisany układ strony do każdego punktu startowego w strukturze stron.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao manual</a>.
pl	Więcej informacji znajdziesz w <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">instrukcji Contao</a>.

en	No active pages found
pl	Nie znaleziono aktywnych stron

en	Your request has been mapped to a website which does not yet contain any published pages.
pl	Twoje żądanie odnosi się do strony, która nie zawiera żadnych opublikowanych podstron.

en	Most likely, the website is still under development and will be online in a few days. If you still think that there is something wrong, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know.
pl	Prawdopodobnie strona jest ciągle w fazie produkcji i będzie online za kilka dni. Jeśli myślisz, że jest coś nie tak, <a href="%s">skontaktuj się z administratorem</a> i powiadom go o problemie.

en	Forbidden
pl	Zabroniony

en	You are either not authenticated or you are not allowed to access the requested page.
pl	Jesteś albo niezalogowany, albo nie masz wystarczających uprawnień do zobaczenia żądanej strony.

en	If you are not logged in, try to <a href="%s">go to the top level</a> and look for a login form. If there is no login form or if you are logged in already, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
pl	Jeśli nie jesteś zalogowany, spróbuj <a href="%s">przejść na najwyższy poziom</a> i poszukaj formularza logowania. Jeśli nie ma formularza logowania lub jesteś już zalogowany, <a href="%s">skontaktuj się z administratorem</a> i powiadom go o problemie.

en	We'll be right back
pl	Wracamy za chwilę

en	The website is currently down for maintenance. Please come back later.
pl	Strona jest aktualnie w trakcie konserwacji. Prosimy o spróbowanie później.