en	An error occurred
fi	Virhe!

en	What's the matter?
fi	Mikä hätänä?

en	How can I fix the issue?
fi	Kuinka voin korjata ongelman?

en	Tell me more, please
fi	Ole hyvä ja kerro lisää

en	To customize this notice, create a custom template file named <em>%s</em>.
fi	Muokataksesi tätä ilmoitusta luo oma mallipohjatiedosto nimellä <em>%s</em>.

en	An error occurred while executing this script. Something does not work properly.
fi	Virhe tapahtui suoritettaessa koodia. Jokin ei toimi oikein.

en	Open the <code>system/logs/error.log</code> file and find the associated error message (usually the last one). You can also add the following line to the local configuration file and reload this page:
fi	Avaa <code>system/logs/error.log</code> -tiedosto ja etsi tähän liittyvä virhe (yleensä viimeinen virheilmoitus). Voit myös lisätä seuraavan rivin paikallisasetuksen tiedostoon ja ladata tämän sivun uudelleen:

en	However, please be aware that <strong>anyone</strong> will be able to see error messages on your website then!
fi	Huomaa kuitenkin, että <strong>jokainen</strong> voi katsella sivuston virheilmoituksia.

en	The script execution stopped, because something does not work properly. The actual error message is hidden by this notice for security reasons and can be found in the <code>system/logs/error.log</code> file (see above). If you do not understand the error message or do not know how to fix the problem, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.

en	Invalid request token
fi	Virheellinen pyyntötunnus

en	The request token could not be verified.
fi	Pyyntötunnusta ei voida vahvistaa.

en	Please <a href="javascript:window.location.href=window.location.href">click this link</a> and try again. Do not use the back button of your browser.
fi	<a href="javascript:window.location.href=window.location.href">Klikkaa tätä linkkiä</a> ja yritä uudelleen. Älä käytä selaimen takaisin-painiketta.

en	This error occurs if there is a POST request without a valid authentication token. In Contao 2.10, the referer check has been replaced with a request token system. If the problem persists, you may be using an incompatible third-party extension or have not correctly updated your Contao installation.
fi	Tämä virhe tapahtuu, jos POST-pyyntö on ilman kelvollista todennustunnusta. Contao 2.10 versiossa viittaustarkistus on korvattu todennustunnusjärjestelmällä. Jos ongelmia ilmenee, saatat käyttää epäyhteensopiaa kolmannen osapuolen lisäosaa tai Contao-asennus on päivitetty virheellisesti.

en	For more information, search the <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQs</a> or visit the <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contao support page</a>.
fi	Lisätietoja varten etsi <a href="https://contao.org/faq.html" target="_blank">Contao FAQ:sta</a> tai vieraile <a href="https://contao.org/support.html" target="_blank">Contaon tukisivustolla</a>.

en	Incomplete installation
fi	Asennus kesken

en	The installation has not been completed, therefore Contao cannot work properly.
fi	Asennusta ei ole suoritettu loppuun, joten Contao ei voi toimia kunnolla.

en	Point your browser to the following URL:
fi	Ohjaa selaimesi seuraavaan URL:iin:

en	path-to-installation
fi	asennushakemisto

en	This will open the Contao install tool, which will guide you through the installation process.
fi	Tämä avaa Contaon asennustyökalun, joka ohjaa asennusprosessin läpi.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao manual</a>.
fi	Katso lisätietoja <a href="https://contao.org/manual/installation.html" target="_blank">Contao-ohjeesta</a>.

en	Page not found
fi	Sivua ei löytynyt

en	The page you have requested does not exist under this domain.
fi	SIvua, jota on haettu, ei ole tämän domainin alla.

en	Try to <a href="%s">go to the top level</a> and use the search function (if any) to find the page you were looking for. You may also <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
fi	Yritä mennä <a href="%s">ylimmälle tasolle</a> ja käyttää hakua (jos sellainen on) löytääksesi etsimäsi sivun. Voit myös <a href="%s">ottaa yhteyttä järjestelmävalvojaan</a> ja ilmoittaa hänelle ongelmasta.

en	Forward page not found
fi	Edelleenohjaavaa sivua ei löytynyt

en	The application has been configured to forward the request to another page, however, the target page does not exist or has not been published.
fi	Sovellus on asetettu edelleenohjaamaan pyynnön toiselle sivulle. Sivu kuitenkin puuttuu, tai sitä ei ole julkistettu.

en	This is something that needs to be fixed by the administrator of the website. If you are a visitor, there is nothing you can do except to <a href="%s">contact the webmaster</a> to let him know that there is something wrong.
fi	Tämän ongelman voi korjata ainoastaan sivuston ylläpitäjä. Vierailijana voit ainoastaan <a href="%s">ottaa yhteyttä ylläpitoon</a> ja ilmoittaa ongelmasta.

en	No root page found
fi	Juurisivustoa ei löytynyt

en	There is no website root page which matches the requested language and/or domain name.
fi	Pyydettyä kieltä ja/tai domainia vastaavaa sivustojuurta ei löytynyt.

en	If you have explicitly set a language, try to <a href="%s">go to the top level</a> and see whether you are being redirected. Otherwise <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
fi	Jos olet tarkoituksella asettanut kielen, yritä <a href="%s">palata ylimmälle tasolle</a> nähdäksesi missä edelleenohjaus tapahtuu. Muutoin <a href="%s">ota yhteyttä ylläpitoon</a> ja ilmoita ongelmasta.

en	No layout specified
fi	Ulkoasua ei ole määrätty

en	The page you have requested has not yet been associated with a page layout.
fi	Pyytämälläsi sivulla ei vielä ole ulkoasua.

en	Make sure that you have assigned a page layout to each website root page in the site structure.
fi	Varmista, että olet määrännyt ulkoasun jokaiselle sivustojuurelle sivustorakenteessa.

en	For more information, please refer to the <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao manual</a>.
fi	Lisätietoja löydät <a href="https://contao.org/manual/managing-pages.html" target="_blank">Contao-ohjeesta</a>.

en	No active pages found
fi	Aktiivisia sivuja ei löytynyt

en	Your request has been mapped to a website which does not yet contain any published pages.
fi	Pyyntösi johtaa sivustolle, jolla ei vielä ole julkaistuja sivuja.

en	Most likely, the website is still under development and will be online in a few days. If you still think that there is something wrong, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know.
fi	Todennäköisesti sivusto on vielä kesken ja se tulee linjoille muutamassa päivässä. Mikäli silti epäilet jonkin olevan vialla, <a href="%s">ilmoita ylläpidolle ongelmasta</a>.

en	Forbidden
fi	Kielletty

en	You are either not authenticated or you are not allowed to access the requested page.
fi	Et ole kirjautunut tai sinulla ei ole pääsyoikeutta pyytämällesi sivulle.

en	If you are not logged in, try to <a href="%s">go to the top level</a> and look for a login form. If there is no login form or if you are logged in already, <a href="%s">contact the webmaster</a> and let him know that there is something wrong.
fi	Ellet ole kirjautunut, yritä <a href="%s">palata päätasolle</a> ja etsi kirjautumislomake. Jos sellaista ei ole tai jos olet jo kirjautunut, <a href="%s">ilmoita ylläpidolle ongelmasta</a>.

en	We'll be right back
fi	Palaamme pian

en	The website is currently down for maintenance. Please come back later.
fi	Sivustolla on huolto käynnissä. Ole hyvä ja tule myöhemmin uudelleen.