en	Gallery category
de	Galeriealben

en	Please select one or more gallery categories.
de	Bitte wählen Sie ein oder mehrere Galeriealben.

en	Featured Galleries
de	Hervorgehobene Galerien

en	Here you can choose how featured galleries are handled.
de	Hier legen Sie fest, wie hervorgehobene Galerien gehandhabt werden.

en	Show all galleries
de	Alle Galerien anzeigen

en	Show featured galleries only
de	Nur hervorgehobene Galerien anzeigen

en	Skip featured galleries
de	Hervorgehobene Galerien überspringen

en	Show featured galleries first
de	Hervorgehobene Galerien zuerst anzeigen

en	Sort order
de	Sortierreihenfolge

en	Here you can choose the sort order.
de	Hier können Sie die Sortierreihenfolge festlegen.

en	Date ascending
de	Datum aufsteigend

en	Date descending
de	Datum absteigend

en	Title ascending
de	Titel aufsteigend

en	Title descending
de	Titel absteigend

en	Random order
de	Zufällige Reihenfolge

en	Preview image type
de	Vorschaubild-Art

en	Please select how the preview image will be displayed.
de	Bitte wählen Sie, wie das Vorschaubild angezeigt werden soll.

en	Settings of album take over
de	Einstellungen von Album übernehmen

en	No preview image
de	Keine Vorschaubilder

en	Random preview image
de	Zufällige Vorschaubilder

en	First preview image
de	Erstes Vorschaubild

en	Random preview images at an undefined use preview image
de	Zufällige Vorschaubild bei nicht definiertem Vorschaubild verwenden

en	First preview image at an undefined use preview image
de	Erstes Vorschaubild bei nicht definiertem Vorschaubild verwenden

en	Gallery reader module
de	Galerieleser

en	Automatically switch to the gallery reader if a gallery has been selected.
de	Automatisch zum Galerieleser wechseln, wenn eine Galerie ausgewählt wurde.

en	Gallery template
de	Galerietemplate

en	Here you can select the gallery template.
de	Hier können Sie das Galerietemplate auswählen.

en	Grid-Settings
de	Grid-Einstellungen

en	Grid Columns & Rows

en	for example: col-sm-5
de	Beispiel: col-sm-5

en	Number of gallery images
de	Anzahl an Galerie-Bildern

en	Here you can limit the total number of gallery images. Set to 0 to show all.
de	Hier können Sie die Gesamtzahl der Galerie-Bilder begrenzen. Geben Sie 0 ein, um alle anzuzeigen.

en	Gallery images per page
de	Galerie-Bilder pro Seite

en	The number of gallery images per page. Set to 0 to disable pagination.
de	Die Anzahl an Galerie-Bildern pro Seite. Geben Sie 0 ein, um den automatischen Seitenumbruch zu deaktivieren.

en	Gallery images per row
de	Galerie-Bilder pro Reihe

en	The number of gallery images per row.
de	Die Anzahl an Galerie-Bilder pro Reihe.